Scale 1: Gap 1 kb ARS_UI_Ramb_v2_0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 Gap Location GC Percent in 100-Base Windows NCBI Gene Predictions for sheep(ARS-UI_Ramb_v2.0) Fst value - PollDorset vs AsianMouflon Pi ratio value - PollDorset vs AsianMouflon

Couldn’t open /gbdb/ARS_UI_Ramb_v2_0/FST/sig_Fst_PollDorsetvsAsianMouflon.bw

GC percent Fst_PollDorset_AsianMouflon

PI_PollDorset_AsianMouflon 1 _ -0.1 _