Scale 1: Gap

pan-sequences Genes

Cons 20 Mammals

5 kb panPig 10,461,000 10,462,000 10,463,000 10,464,000 10,465,000 10,466,000 10,467,000 10,468,000 10,469,000 Gap Location GC Percent in 5-Base Windows NCBI Gene Predictions pan-sequences Gene Predictions expreBar

pan-sequences location Haploid Copy Number

GC percent